Twitter Block (7.x-1.0) - en to be translation catalogue (3 entries)

en: Enabled
be: Уключана

en: Not found
be: Не знойдзена

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
be: Фрэймворк для тэсту не змог быць інсталяваны, таму што бібліятэка PHP <a href="@curl_url">cURL</a> не даступна.
