Twitter Bootstrap Modal (7.x-3.0) - en to he translation catalogue (5 entries)

en: Access denied
he: הגישה חסומה

en: Close
he: סגירה

en: Page not found
he: הדף לא נמצא

en: Loading
he: בטעינה

en: Site under maintenance
he: האתר בתחזוקה
