Twitter Bootstrap Modal (7.x-3.0) - en to hu translation catalogue (5 entries)

en: Access denied
hu: A hozzáférés megtagadva

en: Close
hu: Bezár

en: Page not found
hu: Az oldal nem található

en: Loading
hu: Betöltés

en: Site under maintenance
hu: A webhely jelenleg karbantartás alatt áll.
