Twitter Bootstrap Modal (7.x-3.0) - en to th translation catalogue (4 entries)

en: Access denied
th: ปัญหา 'access denied'

en: Close
th: ปิด

en: Page not found
th: ไม่พบหน้าที่เรียก

en: Site under maintenance
th: เว็บกำลังอยู่ระหว่างบำรุงรักษา
