UC Global Gateway e4 (7.x-1.0-rc1) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Enabled
el: Ενεργοποιημένο

en: Password
el: Συνθηματικό

en: Not found
el: Δεν βρέθηκε

en: Match
el: Ταιριάζει
