Uid login (7.x-1.0-beta1) - en to fil translation catalogue (2 entries)

en: The e-mail address %email has been denied access.
fil: Ang e-liham na %email ay pinigilang makapasok.

en: The name %name has been denied access.
fil: Pinipigilang makapasok ang pangalang %name.
