Uid login (7.x-1.0-beta1) - en to is translation catalogue (2 entries)

en: The e-mail address %email is already registered. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
is: Netfangið %email er þegar skráð í kerfið. <a href="@password">Gleymdirðu lykilorðinu þínu?</a>

en: The e-mail address %email has been denied access.
is: Netfanginu %email hefur verið neitað um aðgang.
