Ultimate Cron (7.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: List
target: سجل

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Message
target: پیغام

en: Settings
target: تنظیمات

en: Import
target: ورود

en: settings
target: تنظیمات

en: All
target: همه

en: Module
target: ماژول

en: Never
target: هیچوقت

en: N/A
target: هیچ

en: General
target: عمومی

en: Cron settings
target: تنظیمات وظایف خودکار

en: Save settings
target: ذخیره تنظیمات

en: Duration
target: مدت

en: Cron
target: کرون

en: Thresholds
target: آستانه‌ها
