Ultimate Cron (7.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Title
target: Título

en: enabled
target: ativado

en: Operations
target: Operações

en: disabled
target: desativado

en: Disabled
target: Desativado

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Logs
target: Registros do sistema

en: Message
target: Mensagem

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: settings
target: configurações

en: Default
target: Padrão

en: Time
target: Hora

en: User
target: Usuário

en: Configure
target: Configurar

en: Database
target: Banco de dados

en: Module
target: Módulo

en: Never
target: Nunca

en: Throttle
target: Regular

en: Overridden
target: Sobrescrito

en: N/A
target: N/D

en: General
target: Geral

en: anonymous
target: anônimo

en: Duration
target: Duração

en: Threshold
target: Limite

en: Rules
target: Regras

en: Delay
target: Atraso

en: Cron
target: Agendador de tarefas

en: Interval
target: Intervalo

en: by
target: escrito por

en: Storage
target: Armazenamento

en: Simple
target: Simples

en: Started
target: Iniciada

en: Queue
target: Fila

en: Scheduled
target: Agendado

en: - All -
target: - Todos -

en: Thresholds
target: Tolerância

en: scheduler
target: agendador

en: Unlock
target: Desbloquear

en: No item found.
target: Nenhum item encontrado.

en: Run cron every
target: Rodar agendador de tarefas a cada

en: Service group
target: Grupo de serviço
