Ultimate Cron (7.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (48 entries)

en: Title
target: 标题

en: enabled
target: 启用

en: Status
target: 状态

en: Operations
target: 操作

en: disabled
target: 禁用

en: Disabled
target: 禁用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: cron
target: 计划任务

en: Logs
target: 日志

en: Message
target: 消息

en: Settings
target: 设置

en: Name
target: 名称

en: settings
target: 设置

en: Default
target: 默认

en: Time
target: 时间

en: User
target: 用户

en: Configure
target: 配置

en: Database
target: 数据库

en: Module
target: 模块

en: Never
target: 永不

en: Throttle
target: 低负荷

en: Overridden
target: 覆写

en: Normal
target: 标准的

en: Serial
target: 序列

en: Jobs
target: 作业

en: General
target: 常规设置

en: Cache
target: 缓存

en: anonymous
target: 匿名

en: Duration
target: 期限

en: Threshold
target: 阈值

en: Rules
target: 规则

en: Delay
target: 时延

en: Interval
target: 间隔

en: by
target: 作者：

en: Run
target: 执行

en: Storage
target: 存储

en: Simple
target: 简单

en: Reload
target: 重新载入

en: Queue
target: 序列

en: Scheduled
target: 预定

en: - All -
target: - 全部 -

en: Thresholds
target: 阈值

en: Unlock
target: 解锁

en: No item found.
target: 末找到项目

en: Run cron every
target: 运行计划任务每

en: Default (@default)
target: 默认(@default)

en: Background Process
target: 后台进程
