Ultimate Cron (7.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (60 entries)

en: Title
target: Tittel

en: enabled
target: aktivert

en: Operations
target: Handlinger

en: disabled
target: deaktivert

en: Disabled
target: Deaktivert

en: Yes
target: Ja

en: No
target: Nei

en: Logs
target: Logg

en: Message
target: Melding

en: Settings
target: Innstillinger

en: Name
target: Navn

en: settings
target: innstillinger

en: Default
target: Standard

en: Time
target: Tid

en: User
target: Bruker

en: Configure
target: Konfigurer

en: Module
target: Modul

en: Never
target: Aldri

en: Throttle
target: Begrensning

en: Overridden
target: Overstyrt

en: N/A
target: &mdash;

en: General
target: Generelt

en: Cache
target: Hurtigbuffer

en: Duration
target: Varighet

en: Threshold
target: Terskel

en: Rules
target: Regler

en: Administer
target: Administrer

en: Interval
target: Intervall

en: by
target: av

en: Storage
target: Lagring

en: Simple
target: Enkel

en: Started
target: Startet

en: Queue
target: Kø

en: Scheduled
target: Planlagt

en: - All -
target: - Alle -

en: Thresholds
target: Terskler

en: Scheduler
target: Tidsplanlegger

en: Initial message
target: Opprinnelig melding

en: Unlock
target: Åpne

en: Run cron every
target: Kjør cron hver

en: Thresholds for reporting critical alerts to Nagios.
target: Terskler for rapportering av kritiske varsler til Nagios.

en: Ultimate Cron Monitoring
target: Ultimate Cron overvåkning

en: Running jobs count
target: Antall kjørende jobber

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs are running. Default is 50.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et visst antall jobber kjører. Standard er 50.

en: Failed jobs count
target: Antall mislykkede jobber

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs failed their last run. Default is 10.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et gitt antall jobber mislyktes under siste kjøring. Standard er 10.

en: Long running jobs
target: Oppgaver som tar lang tid å utføre

en: Issue a critical alert when more than this number of jobs are running longer than usual. Default is 0.
target: Send et kritisk varsel når mer enn et gitt antall jobber bruker lengre tid enn vanlig. Standard er 0.

en: Check number of currently running jobs
target: Sjekk antall jobber som kjører

en: Check the number of jobs that failed last run
target: Sjekk antall jobber som mislyktes sist gang de ble kjørt

en: Check the number of jobs that are running longer than usual
target: Sjekk antall jobber som bruker lengre tid enn vanlig

en: @jobs currently running - it is more than @threshold
target: @jobs kjører akkurat nå - det er mer enn @threshold

en: @jobs currently running
target: @jobs kjører for øyeblikket

en: @jobs failed their last run - it is more than @threshold
target: @jobs mislyktes siste gang de ble kjørt - det er mer enn @threshold

en: @jobs failed their last run
target: @jobs mislyktes siste gang de ble kjørt

en: @jobs jobs are running longer than usual - it is more than @threshold
target: @jobs jobber bruker lengre tid enn de vanligvis gjør - det er mer enn @threshold

en: @jobs jobs are running longer than usual
target: @jobs jobber bruker lengre tid enn de vanligvis gjør

en: @name manually unlocked by user @username (@uid)
target: @name manuelt låst opp av bruker @username (@uid)

en: Cron is running properly.
target: Cron kjører uten problemer.

en: @count job is behind schedule | @count jobs are behind schedule
target[0]: @count jobb er forsinket
target[1]: @count jobber er forsinket
