Ultimate Cron (7.x-2.0-beta8) - en to unknown language translation catalogue (40 entries)

en: Title
target: عنوان

en: enabled
target: فعال

en: Status
target: وضعیت

en: Operations
target: عملیات

en: disabled
target: غیرفعال

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: cron
target: کرون

en: Logs
target: وقایع ثبت شده

en: Message
target: پیام

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: settings
target: تنظیمات

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Time
target: زمان

en: Configure
target: پیکربندی

en: Database
target: پایگاه داده

en: Module
target: ماژول

en: Never
target: هیچوقت

en: Throttle
target: بازدارنده

en: Overridden
target: رونویسی

en: Normal
target: عادی

en: N/A
target: هیچ

en: General
target: عمومی

en: Cache
target: حافظه موقت

en: Duration
target: مدت

en: Threshold
target: آستانه

en: Rules
target: قوانین

en: Fixed
target: ثابت

en: Cron
target: کرون

en: Interval
target: دوره

en: by
target: توسط

en: Storage
target: ذخیره سازی

en: Simple
target: ساده

en: Any
target: هر

en: Started
target: شروع‌شده در

en: - All -
target: - همه -

en: Cron could not run because an invalid key was used.
target: کرون نمی‌تواند اجرا شود زیرا از کلید اشتباه استفاده شده است.

en: Run cron every
target: اجرای کرون هر
