Ultimate Cron (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (46 entries)

en: Title
target: Título

en: enabled
target: ativo

en: Status
target: Estado

en: Operations
target: Operações

en: disabled
target: inativo

en: Disabled
target: Desativado

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Logs
target: Registos

en: Message
target: Mensagem

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: settings
target: configurações

en: Default
target: Por defeito

en: Time
target: Hora

en: User
target: Utilizador

en: Configure
target: Configurar

en: Error
target: Erro

en: Database
target: Base de dados

en: Module
target: Módulo

en: Never
target: Nunca

en: Throttle
target: Acelerador

en: Overridden
target: Substituído

en: N/A
target: N/D

en: Jobs
target: Empregos

en: General
target: Geral

en: anonymous
target: anónimos

en: Duration
target: Duração

en: Threshold
target: Limite

en: Rules
target: Regras

en: Features
target: Funcionalidades

en: Fixed
target: Fixo

en: Interval
target: Intervalo

en: by
target: por

en: Storage
target: Armazenamento

en: User Agent
target: Utilizador Agente

en: Simple
target: Simples

en: Any
target: Qualquer

en: About
target: Sobre

en: Queue
target: Fila

en: Scheduled
target: Agendada

en: - All -
target: - Todos -

en: Cron could not run because an invalid key was used.
target: O Cron não pôde executar pois uma chave inválida foi usada.

en: Unlock
target: Desproteja

en: Run cron every
target: Executar cron a cada

en: Default (@default)
target: Predefinido (@default)
