Ultimate Cron (7.x-2.9) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: Title
target: 標題

en: enabled
target: 已啟用

en: Status
target: 狀態

en: Operations
target: 操作

en: disabled
target: 已關閉

en: Disabled
target: 停用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: cron
target: 排程

en: Logs
target: 日誌

en: Message
target: 訊息

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: settings
target: 設定

en: Default
target: 預設

en: Time
target: 時間

en: User
target: 使用者

en: Configure
target: 設置

en: Error
target: 錯誤

en: Database
target: 資料庫

en: Module
target: 模組

en: Never
target: 永不

en: Throttle
target: 負荷管制

en: Overridden
target: 覆寫

en: Normal
target: 標準的

en: N/A
target: 無

en: Serial
target: 序列

en: General
target: 一般

en: Cache
target: 快取

en: anonymous
target: 匿名使用者

en: Duration
target: 期間

en: Threshold
target: 閾值

en: Features
target: 功能

en: Fixed
target: 固定的

en: Interval
target: 間隔

en: by
target: 作者:

en: Run
target: 執行

en: Storage
target: 儲存區

en: Simple
target: 簡約

en: Any
target: 任何

en: About
target: 關於

en: Scheduled
target: 定時

en: - All -
target: - 全部 -

en: Cron could not run because an invalid key was used.
target: 無效的鑰匙，Cron 無法執行。

en: Machine Name
target: 機器可讀名稱

en: Unlock
target: 解鎖

en: Run cron every
target: 執行 CRON，每隔
