Units of Measurement (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Description
target: Huraian

en: Disabled
target: Dinyahbolehkan

en: Enabled
target: Dibolehkan

en: Module
target: Modul

en: Factor
target: Faktor
