Units of Measurement (7.x-1.0-alpha2) - en to nn translation catalogue (4 entries)

en: Description
nn: Beskriving

en: Disabled
nn: Ikkje aktivert

en: Enabled
nn: Aktivert

en: Label
nn: Etikett
