Unlink default configurations (7.x-1.0-beta1) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: None
bo: མེད།

en: Files
bo: ཡིག་ཆ

en: Module
bo: མ་དཔེ

en: Storage
bo: གསོག་འཇོག
