Unlink default configurations (7.x-1.0-beta1) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: None
vi: Không có

en: Files
vi: Các tập tin

en: Database
vi: Cơ sở dữ liệu

en: Storage
vi: Bộ lưu trữ
