Update Status Advanced Settings (7.x-1.0-rc1) - en to jv translation catalogue (6 entries)

en: Modules
jv: Modul

en: Never
jv: Ora tahu

en: Themes
jv: Téma

en: Drupal core
jv: Inti Drupal

en: Disabled modules
jv: Modul-modul ora aktif

en: Disabled themes
jv: Téma-téma ora aktif
