Upgrade Status (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: The configuration options have been saved.
target: تنظیمات ذخیره شدند.

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: Check manually
target: بررسی دستی

en: Change
target: تغییر

en: Themes
target: پوسته‌ها

en: Available
target: در دسترس

en: Project not secure
target: پروژه امن نیست

en: This project has been labeled insecure by the Drupal security team, and is no longer available for download. Immediately disabling everything included by this project is strongly recommended!
target: این پروژه توسط تیم امنیتی دروپال ناامن شناخته شده است و دیگر برای دریافت در دسترس نیست. غیرفعال نمودن تمام محتویات این پروژه اکیدا توصیه می‌شود!

en: No available releases found
target: هیچ انتشاری در دسترس نیست

en: Invalid info
target: اطلاعات نامعتبر

en: Recommended version:
target: نسخه توصیه شده:

en: Security update:
target: به‌روزرسانی امنیتی:

en: Latest version:
target: آخرین نسخه:

en: Development version:
target: نسخه در حال توسعه:

en: Also available:
target: همچنین در دسترس است:

en: Drupal core
target: هسته دروپال

en: Last checked: @time ago
target: آخرین بررسی: @time قبل

en: Last checked: never
target: آخرین بررسی: هرگز

en: Includes: %includes
target: عبارتند از: %includes

en: Failed to get available update data.
target: دریافت اطلاعات به‌روزرسانی‌های دسترس موفقیت‌آمیز نبود.

en: No available update data
target: هیچ اطلاعات به‌روز‌رسانی در دسترس نیست

en: Includes:
target: شامل:

en: Enabled: %includes
target: فعال: %includes

en: Disabled: %disabled
target: غیرفعال: %disabled
