Upgrade Status (7.x-2.1) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: Project
target: 專案

en: Modules
target: 模組

en: Unknown
target: 未知

en: Themes
target: 版型

en: Available
target: 可用

en: Project not secure
target: 不安全的專案

en: This project has been labeled insecure by the Drupal security team, and is no longer available for download. Immediately disabling everything included by this project is strongly recommended!
target: 此專案已被 Drupal 資安小組標示為不安全，不再提供下載。強烈建議您立刻關閉/移除此專案。

en: No available releases found
target: 找不到可用的更新

en: Invalid info
target: 無效的資訊

en: Drupal core
target: Drupal 核心

en: Last checked: @time ago
target: 最後檢查時間：@time 前

en: Last checked: never
target: 最後檢查時間：從未

en: Includes: %includes
target: 包括：%includes

en: Disabled modules
target: 未啟用的模組

en: Disabled themes
target: 已停用的版型

en: Failed to get available update data.
target: 無法取得可用的更新資料。

en: No available update data
target: 沒有可用的更新資料

en: Includes:
target: 包括：

en: Enabled: %includes
target: 啟用：%includes

en: Disabled: %disabled
target: 停用：%disabled

en: Depends on: !basethemes
target: 相依於：!basethemes

en: Required by: %subthemes
target: 被用於版型：%subthemes

en: Check upgrade status
target: 檢查升級狀態
