UpTime Widget (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
target: Ativado

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Error
target: Erro

en: Refresh interval
target: Intervalo de atualização

en: Background color
target: Cor de fundo

en: API key
target: Chave API

en: Font size
target: Tamanho do tipo de letra
