User Badges Reference (7.x-1.0-alpha1) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: User interface
km: ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ

en: %name: illegal value.
km: %name ៖ តម្លៃ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ។
