User Details (7.x-2.3) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: User interface
target: Aawänder-Oberflächi

en: Disabled
target: Abgschaltet

en: Display
target: Aazeig

en: Role
target: Rolle

en: Logout
target: Abmälde

en: Front page
target: Ystigssyte
