User Logout Confirm (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: user
vi: người dùng

en: Yes
vi: Có

en: No
vi: Không

en: Session closed for %name.
vi: Phiên truy cập đã kết thúc của %name.
