User Read-Only (7.x-1.2) - en to lt translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
lt: Išsaugoti konfigūraciją

en: Password
lt: Slaptažodis

en: The configuration options have been saved.
lt: Nustatymai išsaugoti.

en: Roles
lt: Rolės
