User Read-Only (7.x-1.3) - en to is translation catalogue (3 entries)

en: Save configuration
is: Vista stillingar

en: The configuration options have been saved.
is: Stillingarnar hafa verið vistaðar.

en: Roles
is: Hlutverk
