User verification (7.x-1.1) - en to oc translation catalogue (6 entries)

en: Yes
oc: Òc

en: No
oc: Non

en: Advanced settings
oc: Paramètres avançats

en: hours
oc: oras

en: minutes
oc: minutas

en: Timeout
oc: Temps limit
