Username Enumeration Prevention (7.x-1.1) - en to de translation catalogue (12 entries)

en: user
de: Benutzer

en: Password reset instructions mailed to %name at %email.
de: Ein neues Passwort für %name wurde an %email versendet.

en: Further instructions have been sent to your e-mail address.
de: Das Passwort und weitere Hinweise wurden an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

en: project page
de: Projektseite

en: Removes the error message produced, from the forgot password form, when an incorrect user has been supplied.
de: Entfernt die Fehlermeldung aus dem Formular für vergessene Passwörter, wenn ein falscher Benutzer angegeben wurde.

en: WARNING! Anonymous users have permission to access user
          profiles.
de: WARNUNG! Anonyme Benutzer haben die Berechtigung, auf Benutzerprofile zuzugreifen.

en: Anonymous users do not have permission to access user
          profiles.
de: Anonyme Benutzer haben nicht die Berechtigung, auf Benutzerprofile zuzugreifen.

en: Granting anonymous users permission to access user
        profiles poses a security risk because it allows users who are not logged
        into the site to obtain usernames via callbacks. More information is
        available in the module README or on the !url.
de: Anonymen Benutzern die Berechtigung zum Zugriff auf den Benutzer erteilen
        Profile stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da es Benutzern, die nicht angemeldet sind, erlaubt.
        in die Website, um Benutzernamen über Rückrufaktionen zu erhalten. Weitere Informationen sind
        im Modul README oder auf der !url verfügbar.

en: WARNING! Current Pathauto and Global Redirect settings may
            expose usernames.
de: WARNUNG! Die aktuellen Einstellungen für Pathauto und Global Redirect können wie folgt geändert werden
            Benutzernamen freigeben.

en: Pathauto and Global Redirect settings have been changed from
            the defaults that can expose username.
de: Die Einstellungen für Pathauto und Global Redirect wurden geändert von
            den Standardeinstellungen, die den Benutzernamen anzeigen können.

en: Pathauto's default user paths, along with Global
          Redirect's default Menu Access Checking disabled combine to create
          redirects with no access checking. More information is available in the
          !url.
de: Pathautos Standard-Benutzerpfade, zusammen mit Global
          Die standardmäßige Menüzugriffsprüfung von Redirect ist deaktiviert, um Folgendes zu erstellen
          leitet ohne Zugriffsprüfung um. Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik
          !url.

en: Global Redirect issue queue
de: Globale Umleitung der Problemwarteschlange
