Userreport (7.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Save
target: Salvar

en: Key
target: Chave

en: Usage
target: Uso

en: About
target: Sobre

en: Uses
target: Usos

en: Not set
target: Não definido

en: Google Analytics Code
target: Código do Google Analytics

en: Implements userreport.com feedback on the page
target: Implementa comentários userreport.com na página

en: Enables integration with userreport.com.
target: Permite a integração com userreport.com.

en: You have enabled the Google Analytics module, but have not setup your account yet. <a href="@url">Configure Google Analytics</a>.
target: Você ativou o módulo Google Analytics, mas não configurou a sua conta. <a href="@url">Configurar o Google Analytics</a>.

en: Configuration for Userreport.com integration
target: Configuração para a integração Userreport.com

en: The key is not correctly setup
target: A chave não está configurada corretamente
