Users Mobile (7.x-1.2) - en to ar translation catalogue (3 entries)

en: Register
ar: التسجيل

en: error
ar: خطأ

en: The signature is too long: it must be %max characters or less.
ar: التوقيع أطول من اللازم: يجب أن يتكون من %max حرفا أو أقل.
