Users Mobile (7.x-1.2) - en to gl translation catalogue (3 entries)

en: Register
gl: Rexistrar

en: error
gl: erro

en: The signature is too long: it must be %max characters or less.
gl: A sinatura é moi longa: Debe ter %max caracteres o menos.
