Users Mobile (7.x-1.2) - en to vi translation catalogue (3 entries)

en: Register
vi: Đăng ký

en: error
vi: lỗi

en: The signature is too long: it must be %max characters or less.
vi: Chữ ký quá dài. Chiều dài tối đa cho phần chữ ký là %max ký tự.
