µSync (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Field
target: 欄位

en: Content type
target: 內容類型

en: Module
target: 模組

en: Source
target: 來源

en: avg
target: 平均

en: Field instance
target: 欄位實例
