Utility Image Rebuild (7.x-1.0) - en to ca translation catalogue (2 entries)

en: Utility
ca: Utilitat

en: An error occurred while processing %error_operation with arguments: @arguments
ca: Hi ha hagut un error mentre es processava %error_operation amb els arguments: @arguments
