Utility Image Rebuild (7.x-3.1) - en to nl translation catalogue (2 entries)

en: An error occurred while processing %error_operation with arguments: @arguments
nl: Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van %error_operation met argumenten: @arguments

en: Initializing...
nl: Bezig met initialiseren...
