Universally Unique IDentifier (7.x-1.0-alpha2) - en to de translation catalogue (3 entries)

en: Synchronization
de: Synchronisierung

en: Administer UUID
de: UUID verwalten

en: Revision UUID
de: Revisions-UUID
