Universally Unique IDentifier (7.x-1.0-alpha2) - en to fr translation catalogue (3 entries)

en: Features
fr: Fonctionnalités

en: Synchronization
fr: Synchronisation

en: UUID
fr: Identifiant universel unique (UUID)
