Universally Unique IDentifier (7.x-1.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Synchronization
target: Sincronização

en: The entity type.
target: O tipo de entidade.

en: Administer UUID
target: Administrar UUID

en: Load by UUID
target: Carregar pelo UUID
