Viewer for 3D Models (7.x-1.2) - en to nl translation catalogue (4 entries)

en: Not found
nl: Niet gevonden

en: Background color
nl: Achtergrondkleur

en: Upload destination
nl: Uploadbestemming

en: Select where the final files should be stored. Private file storage has significantly more overhead than public files, but allows restricted access to files within this field.
nl: Selecteer waar de uiteindelijke bestanden moeten worden opgeslagen. Afgeschermde bestandsopslag geeft aanmerkelijk meer overhead dan openbare bestandsopslag, maar maakt selectieve toegang tot bestanden in dit veld mogelijk.
