Viewer for 3D Models (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Not found
target: Não encontrado

en: Background color
target: Cor de fundo

en: Upload destination
target: Destino do upload

en: Select where the final files should be stored. Private file storage has significantly more overhead than public files, but allows restricted access to files within this field.
target: Selecione onde os arquivos finais devem ser armazenados. O armazenamento de arquivos privados tem um custo computacional significativamente maior do que o de arquivos públicos, mas permite acesso restrito a arquivos neste campo.
