Value is (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: %name: the value may be no less than %min.
target: %name: مقدار نمیتواند کمتر از %min باشد.

en: %name: the value may be no greater than %max.
target: %name: مقدار نمیتواند بیشتر از %max باشد.
