Varbase - The Ultimate Drupal CMS Starter Kit (Bootstrap Ready) (7.x-3.2) - en to unknown language translation catalogue (36 entries)

en: Home
target: 首頁

en: Slideshow
target: 幻燈片展示

en: Title
target: 標題

en: Body
target: 內文

en: Content
target: 內容

en: Center
target: 中間

en: Top
target: 頂

en: Time
target: 時間

en: Number of columns
target: 欄數

en: Bottom
target: 底

en: 1 hour | @count hours
target[0]: 1 小時
target[1]: @count 小時

en: 1 day | @count days
target[0]: 1 天
target[1]: @count 天

en: Left sidebar
target: 左欄

en: Right sidebar
target: 右欄

en: Footer
target: 頁尾

en: Navigation
target: 導覽

en: bottom
target: 底部

en: top
target: 頂端

en: Left
target: 左邊

en: Right
target: 右邊

en: Unpublished
target: 尚未發佈

en: 1 year | @count years
target[0]: 1 年
target[1]: @count 年

en: 1 week | @count weeks
target[0]: 1 週
target[1]: @count 週

en: 1 min | @count min
target[0]: 1 分鐘
target[1]: @count 分鐘

en: 1 sec | @count sec
target[0]: 1 秒
target[1]: @count 秒

en: Skip to main content
target: 移至主內容

en: 1 month | @count months
target[0]: 1 個月
target[1]: @count 個月

en: First sidebar
target: 首側欄

en: Link title
target: 連結標題

en: Requirements problem
target: 系統需求問題

en: Installed %module module.
target: 成功安裝 %module 模組。

en: Page top
target: 頁首上方

en: Page bottom
target: 頁面下方

en: Submitted by !username on !datetime
target: 由 !username 在 !datetime 發表

en: Check the error messages and <a href="!url">proceed with the installation</a>.
target: 檢查錯誤訊息，<a href="!url">繼續進行安裝</a>。

en: Basic page
target: 基本頁面
