Variable debug (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Development
target: 开发

en: Size
target: 大小

en: Variable name
target: 变量名

en: Information
target: 信息

en: No variables available.
target: 无变量可用。
