Variable debug (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Development
target: Desenvolvimento

en: Size
target: Tamanho

en: Variable name
target: Nome da variável

en: Information
target: Informações

en: No variables available.
target: Nenhuma variável disponível.
