Variable log (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: user
target: brúkari

en: Value
target: Virði

en: more
target: meira

en: Reset
target: Tómstilla

en: Variable
target: Varierandi

en: User
target: Brúkari

en: Options
target: Setingar

en: All
target: Øll

en: Page
target: Síða

en: Details
target: Nágreining

en: ‹ previous
target: ‹ fyrra

en: next ›
target: næsta ›

en: « first
target: « fyrsta

en: last »
target: síðsta »
