Variable log (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: user
target: usuário

en: Value
target: Valor

en: more
target: mais

en: Reset
target: Redefinir

en: Variable
target: Variável

en: User
target: Usuário

en: Options
target: Opções

en: All
target: Tudo

en: Page
target: Página

en: Details
target: Detalhes

en: Desc
target: Decrescente

en: Sort by
target: Ordenar por

en: Updated date
target: Data de atualização

en: ‹ previous
target: ‹ anterior

en: next ›
target: próximo ›

en: Apply
target: Aplicar

en: « first
target: « primeiro

en: last »
target: último »

en: Old value
target: Valor antigo

en: Offset
target: Deslocamento

en: Clear log
target: Limpar log

en: Clear form
target: Limpar formulário

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: Never (do not discard)
target: Nunca (não descartar)

en: Database log messages to keep
target: Número de mensagens a manter no banco de dados

en: Asc
target: Ascendente

en: Master
target: Principal

en: Enable to override this field's links.
target: Ative esta opção para sobrescrever os links deste campo.
