Variable Check (7.x-1.2) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Delete
fr: Supprimer

en: Value
fr: Valeur

en: content
fr: contenu

en: Cancel
fr: Annuler

en: This action cannot be undone.
fr: Cette action est irréversible.

en: Name
fr: Nom

en: This module allows site administrators to check whether settings stored in the variable table have been saved in the correct format.
fr: Ce module permet aux administrateurs de vérifier si les paramètres stockés dans la table des variables ont été enregistrés dans le format correct.
