Varnish (7.x-1.2) - en to bo translation catalogue (5 entries)

en: Status
bo: གནས་སྟངས

en: None
bo: མེད།

en: Normal
bo: སྤྱིར་བཏང

en: General
bo: སྤྱིར་བཏང

en: here
bo: འདིར།
