Varnish (7.x-1.2) - en to vi translation catalogue (6 entries)

en: Status
vi: Trạng thái

en: None
vi: Không có

en: Normal
vi: Bình thường

en: General
vi: Tổng quát

en: here
vi: ở đây

en: Running
vi: Đang chạy
